-- B11（第二期预留）：iot_device.subsystem_id 改 NOT NULL
-- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-- 预留脚本，第二期执行，当前 *** 不要执行 ***
-- 执行前提：存量所有设备已完成子系统分配（subsystem_id IS NULL 的记录为 0）
-- 执行步骤：
--   1. 确认 SELECT COUNT(1) FROM iot_device WHERE subsystem_id IS NULL = 0
--   2. 再执行本 ALTER
-- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-- ALTER TABLE iot_device
--     MODIFY COLUMN subsystem_id BIGINT NOT NULL COMMENT '所属子系统（二期改 NOT NULL）';
