-- ============================================================================
-- 2026-04-22  video_media_server 补齐 deleted 列
--
-- 背景：video_media_server 的 DO 继承 BaseDO（带 @TableLogic），
--   而建表脚本初版没有 deleted 列，导致 MyBatis Plus 生成的
--   `UPDATE ... SET deleted = 1 WHERE deleted = 0` 等语句报
--   `Unknown column 'deleted' in 'where clause'`。
--   正确做法是表有 deleted 列，与框架 BaseDO 对齐。
--
-- 影响：仅 video_media_server 一张表。
-- ============================================================================

ALTER TABLE `video_media_server`
    ADD COLUMN `deleted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否删除：0-未删除,1-已删除';
