-- B11：iot_device 增加 subsystem_id 列（一期允许 NULL，存量设备兼容）
-- 评审 A2：分两阶段 NOT NULL 迁移，本脚本为第一期（允许 NULL）

ALTER TABLE iot_device
    ADD COLUMN subsystem_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '所属子系统（一期可 NULL 存量兼容，二期改 NOT NULL）',
    ADD INDEX idx_subsystem (tenant_id, subsystem_id, deleted);
