<script setup lang="ts">
// TODO @芋艿：貌似不用 src 目录
import { onMounted, ref } from 'vue'

interface IFrameProps {
  /**
   * iframe 的源地址
   */
  src: string
}

const props = defineProps<IFrameProps>()

const loading = ref(true)
const height = ref('')
const frameRef = ref<HTMLElement | null>(null)

function init() {
  height.value = `${document.documentElement.clientHeight - 94.5}px`
  loading.value = false
}

onMounted(() => {
  setTimeout(() => {
    init()
  }, 300)
})
// TODO @芋艿：优化：未来使用 vben 自带的内链实现
</script>

<template>
  <div v-loading="loading" :style="`height:${height}`">
    <iframe ref="frameRef" :src="props.src" style="width: 100%; height: 100%" frameborder="no" scrolling="auto" />
  </div>
</template>
